; Module name: Rule.DEF

NAME        Rule
DESCRIPTION 'Rule: WinTab Measuring Application'
STUB        'WinStub.exe'
EXETYPE     WINDOWS
CODE        MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA        MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD
HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   4096
EXPORTS
   RuleAppWndProc

