; Module name: Rule2.DEF

NAME        Rule2
DESCRIPTION 'Rule2: WinTab Measuring Application'
STUB        'WinStub.exe'
EXETYPE     WINDOWS
CODE        MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA        MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD
HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   4096
EXPORTS
   RuleAppWndProc

